שערים חשמליים מאלומיניום – עמידות גבוהה ובמגוון עיצובים

המשמעות של שערים חשמליים למבנה באה לידי ביטוי במספר היבטים. ראשית, יש לשער משמעות מבחינת אבטחה. מניעת כניסה של זרים למבנה. שנית, יצירת גבול, הגדרה ברורה מה שטח המבנה ומה שטח ציבורי פתוח לכולם, שלישית, שער חשמלי במובנים רבים גם יוצר סדר, מאפשר לפקח טוב יותר על מי שנכנס למקום ומי שלא. זה נכון בוודאי אם מדובר בשער לחנייה פרטית או חנייה אחרת. ארבע, גם מבחינת עיצוב יש לשערים חשמליים משמעות רבה, שכן זה מוסיף לעיצוב הכולל של המבנה.

ברוב המקרים, באופן לא מפתיע, נהוג להשתמש בשערים מאלומיניום שכן הם נחשבים יותר עמידים, יותר אמינים, יותר איכותיים, הם יכולים להחזיק מעמד בתנאי מזג אוויר שונים, בכל מצב.
שיקול חשוב נוסף הוא האם ניתן לטפל בקלות בשלט של השער במקרה של תקלה והאם יש מנעולן באזור שמתעסק בסוג השלט של השער כמו מנעולן לדוגמה בחיפה.

השאלה היא, איך בוחרים את סוג השער וכיצד משלבים אותו בצורה נכונה בעיצוב ובתכנון של המבנה.
אנחנו צריכים לזכור, בחירת שער חשמלי מאלומיניום למבנה מסוים, כזה או אחר, חייבת להתבצע בהתאם לאופי המבנה, בהתאם לתכנון שלנו, באופן כזה שישרת אותנו בצורה הכי טובה שאפשר. חשוב שאנחנו נתייחס גם לשאלה, איך השער מאפשר לנו למנוע כניסה של זרים למקום, איך השער מאפשר לנו לשמור על המקום מאובטח ושמור, כפי שאנחנו מצפים וכן, כיצד אנחנו יכולים לייצר מצב שזה יתאים לגודל ולאופי המבנה.

איך אנחנו בוחרים שער חשמלי למבנה שלנו

מטרות – עלינו להגדיר את המטרות שלנו ולאפיין אותן בצורה נכונה, כך שנוכל להשתמש בו בצורה אופטימאלית מבלי שנצטרך להתפשר. יש מקרים בהם אנחנו נרצה להשתמש בשער חשמלי שנפתח עם שלט, יש מקרים בהם נרצה להשתמש באלמנטים יותר מתקדמים, כולל אפשרות לפתוח את השער בעזרת קודן מיוחד, טביעת אצבע או כל דבר אחר. זה תלוי כמובן במיקום של השער ובאופי השימוש שנרצה לבצע בו.

גודל השער – אנחנו צריכים לבחון את גודל השער ביחס למקום, ביחס לסוג הפתח בו אנחנו רוצים להתקין אותו וכן בהתאם לאופי המבנה. אין טעם להרכיב שער גדול בפתח שהוא יחסית קטן. לא רק שזה לא יתאים מבחינת תכנון, זה גם לא יתאים מבחינת עיצוב ועלול אף לפגוע בו.

עיצוב – הרעיון הוא, ששער חשמלי הוא חלק אינטגראלי מהעיצוב של המבנה. לכן אנחנו יכולים לבחור עיצוב שונה לגמרי. עלינו לנסות ולהתאים כמה שיותר בין העיצוב של השער לעיצוב המבנה.

עמידות – שער חשמלי אמור לשרת אותנו זמן נרחב, ועל כן נרצה לרכוש שער אלומיניום, חזק ועמיד, שנוכל להשתמש בו בכל עת למשך תקופה ארוכה.