אילו מנועים נדרשים לשער חשמלי?

חיפוש אחר מנועים איכותיים

מנועים איכותיים בשוק הינם מנועים אמריקאים, מנוע ליפט מאסטר אשר ייצורם עומד בדרישות התקנים האמריקאיות המחמירות. מעבר לרמת הייצור הגבוהה, איכותם של מנועים אלה מתבטאת בשמם הטוב בשווקים הבינלאומיים, ובמספר הלקוחות אשר רכשו אותם. בארץ, מנועים אלה המותקנים בשערים חשמליים הינם הטובים ביותר הקיימים, והם כוללים מסירה של תעודת אחריות מלאה לשנה וחצי, ואף שלט רחוק לפעולה אשר יכולה להיעשות מרחוק. בארץ, הם עוברים התאמה מיוחדת למערכת החשמל הקיימת.

מנועים איכותיים יכולים להירכש גם באופן עצמאי, כך שהם יותקנו בשער החשמלי באופן עצמאי על ידי הרוכש או הלקוח. בדרך זו, יוכלו להיחסך עלויות ההרכבה. אולם, ההמלצה היא להרכיב באופן עצמאי רק אם יש לך ניסיון בתחום, מכיוון שאיכותו של המנוע תתבסס גם על איכות הרכבתו. המנוע האיכותי ביותר, כאשר הוא אינו מותקן כראוי, לא יוכל לעבוד לאורך זמן באופן יעיל.

מאפייני המנועים

התאמת המנוע לשער, מעבר להספק, חייבת לכלול מאפיינים שונים הנדרשים מהמנוע, כמו התנגדות אוטומטית, תאורה עם השהייה, הנעה באמצעות שרשרת המקנה פעולה שקטה מאוד ועוד. כמו כן, ניתן להוסיף עיניים אלקטרוניות לפתיחת וסגירת השער באופן אוטומטי באמצעות שלט רחוק. חלק מתוספות אלו כרוכות בהוספת עלות על העלות הבסיסית, אולם כל אחד יכול לעשות את חשבונו האישי בדבר הערך שיש למאפיינים אלה.

בכל שאלה שיש לגבי המנועים, התאמתם ומאפייניהם השונים, כדאי ורצוי לברר תחילה עם מקצוענים בתחום, אשר יוכלו לכוון ולייעץ במקרה הצורך. מכיוון שישנם מנועים שונים בשוק, בעלי איכויות מגוונות, ולא תמיד עקביות, כדאי לרכוש מנועים המוכרים בשטח זה, אשר צברו מוניטין.